Kapitel 2. Intelligente Agenten

Übersicht 2.1 Definitionen von Agenten 2.2 Beispiele von Agenten

Allgemeines 1

Zeitplan:

ffl 15 Minuten

1 Einleitung 2 Intelligente Agenten

1-1

2.1 Definitionen von Agenten

Definition 2.1 (Agent) Ein Agent ist etwas, das seine Umgebung mittels Sensoren wahrnimmt und in dieser Umgebung mittels Werkzeugen agiert.

Definition 2.2 (Rationaler, allwissender Agent) Rationale Agenten sind solche, die das Richtige tun. (Ein Maß für die Performanz wird benötigt.)

Allwissende Agenten sind solche, die die Resultate ihrer Aktionen im voraus wissen.

Rationale Agenten sind i.a. nicht allwissend!

2.1 Definitionen von Agenten 2

Aphorismus von Karl Kraus: Im Zweifelsfall entscheide man sich für das richtige.

2-1

Wie ist das Richtige definiert und wovon hängt es ab? 1. Performanz-Maß (möglichst objektiv), 2. Percept-Sequenz: was bisher wahrgenommen wurde, 3. Wissen des Agenten über die Umgebung, 4. wie der Agent agieren kann.

Definition 2.3 (Idealer rationaler Agent) Ein idealer rationaler Agent wählt für jede Percept-Sequenz genau die Aktion aus, die sein Performanz-Maß maximiert (bei gegebenem Wissen über die Umgebung). Agenten können durch Abbildungen

Menge der Percept-Sequenzen 7! Menge der Aktionen mathematisch beschrieben werden. Die interne Struktur eines Agentenist Agent = Architektur + Programm Die KI beschäftigt sich damit, Agenten-Programme zu entwerfen.

Hier einige Beispiele:

1. Produktions-Regeln: Falls der Vorgänger bremst, dann bremse auch.

2. zusätzlich interne Zustände:

3.

4.